Piąta rocznica śmierci Alana Rickmana

MAT

Alan Rickman przyszedł na świat 21 lutego 1946 roku w Londynie.

O ile Rickman od początku wiązał swoje życie ze sztuką, o tyle nie było to od razu aktorstwo (którym jednak bardzo się interesował), lecz grafika i projektowanie. Kiedy założone wspólnie z kolegami studio graficzne upadło, Rickman zdecydował się poświęcić graniu na scenie.

Karierę aktorską rozpoczynał w latach 70. XX wieku na deskach angielskich teatrów. Pod koniec tej samej dekady debiutował w telewizji; również w przedstawieniach teatralnych.

Popularność oraz możliwość rozpoczęcia międzynarodowej kariery zyskał rolą Hansa Grubera w filmie sensacyjnym Szklana pułapka (Die Hard).

O ile dla współczesnych widzów – zwłaszcza młodszych – jest ucieleśnieniem Severusa Snape’a z cyklu filmów o Harry’m Potterze, o tyle dla fanów kina fantastycznego zapamiętany zostanie raczej jako szeryf z Nottingham z Robin Hooda: Księcia Złodziei (Robin Hood: Prince of Thieves), sir Alexander Dane z Kosmicznej Załogi (Galaxy Quest) czy Metatron z Dogmy. Poza tym na swoim koncie miał niemal trzydzieści ról w filmach sensacyjnych, komediach czy dramatach.

Rickman okazjonalnie zajmował się również pisaniem scenariuszy oraz reżyserią.

Zmarł 14 stycznia 2016 roku.