Premiera "Alita: Battle Angel"

Fahrenheit Crew

Wędrując przez złomowisko doktor Dyson Ido znajduje pozbawionego kończyn żeńskiego cyborga. W jego ciele kryje się dziewczyna, która nic nie pamięta. Bohaterka przyjmuje imię Alita. Przemierzając mroczne miasto przyszłości, odkrywa, że drzemią w niej niesamowite umiejętności...

Alitę wyreżyserował Robert Rodriguez, a za produkcję odpowiadali James Cameron oraz Jon Landau. Film powstał na podstawie mangi Gunnm autorstwa Yukito Kishiro.

W głównych rolach występują: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein oraz Jackie Earle Haley.

Oficjalną stronę filmu można znaleźć tutaj.