Premiera "Doktor Dolittle"

Fahrenheit Crew

Po śmierci ukochanej żony, naukowiec i weterynarz doktor John Dolittle odcina się od otaczającej go świata wiktoriańskiej Anglii. Dopiero informacja o śmiertelnej chorobie królowej przekonuje go do wyruszenia w podróż, by znaleźć lekarstwo i uratować losy korony.

Postać doktora Johna Dolittle stworzył brytyjski autor literatury dziecięcej Hugo John Lofting. Wersja Stephena Gaghan jest już czwartym kinowym, a ogólnie siódmym filmem bazującym na pracy pisarza. Poza tym powstał również serial animowany oraz musical.

Oficjalną stronę filmu można znaleźć tutaj.

https://youtu.be/FEf412bSPLs