Premiera "Doktora Strange"

MAT

Dzisiaj na ekrany kin trafia kolejny obraz będący adaptacją klasycznej serii komiksowej z Uniwersum Marvela.

Tytułowy bohater, stworzony w latach 60. XX wieku przez Stevena Ditko, to w rzeczywistości wybitny neurochirurg Stephen Strange. Kiedy tragiczny wypadek przerywa jego karierę zawodową, Strange przemierza glob w poszukiwaniu lekarstwa, które pozwoli mu wrócić do pracy. Spotkany Przedwieczny oferuje mu jednak zupełnie nową wiedzę i alternatywne życie...

W filmową postać Doktora Strange wciela się Benedict Cumberbatch. Poza nim w filmie występują: Rachel McAdams, Tilda Swinton oraz Mads Mikkelsen.