Premiera "Knight Squad 2"

Fahrenheit Crew

Knight Squad 2 to zręcznościowa (i dość chaotyczna) gra dla maksymalnie 8 graczy.

Każdy z zawodników wybiera swojego oryginalnego i nietypowego rycerza, którego ma poprowadzić do zwycięstwa i zarazem chwały oraz uznania.

W Knight Squad 2 gracz obserwuje akcję z lotu ptaka (top-down). Pojedynki rozgrywane są na niemal stu zróżnicowanych arenach. Możliwa jest również modyfikacja zasad toczącej się rozgrywki, które wypływają na osiągnięcie zwycięstwa.

Całość przypomina zatem Bombermana; co dla wieloosobowej rozgrywki jest bardzo dobrą rekomendacją.

Oficjalną stronę gry można znaleźć tutaj.