Premiera "Rampage: Dzika furia"

Fahrenheit Crew

Fantastycznonaukowy film przygodowy trafia do polskich kin miesiąc po światowej premierze.

Obraz, wyreżyserowany przez Brada Peytona, opowiada historię Davids Okoye'a (w tej roli Dwayne Johnson), który stara się uratować Stany Zjednoczone przed dzikimi drapieżnikami  - efektem nieudanego eksperymentu genetycznego. Motywuje go fakt, iż jednym ze zmodyfikowanych stworzeń jest srebrnogrzbietny goryl George, którym zajmował się od narodzin.

W pozostałych rolach występują: Naomie Harris, Malin Åkerman, Jake Lacy, Joe Manganiello, Jeffrey Dean Morgan, P.J. Byrne oraz Marley Shelton.

Oficjalną stronę filmu można znaleźć tutaj.