Premiera "Robin Hood: Początek"

Fahrenheit Crew

Dzisiaj (30.11.2018) na polskie ekrany trafia kolejna ekranowa wersja legendy o Robin Hoodzie. Tym razem w banitę z lasu Sherwood wcielił się Taron Egerton, a towarzyszą mu Jamie Foxx, Eve Hewson, Tim Minchin oraz Jamie Dornan. Z kolei głównego antagonistę, czyli Szeryfem z Nottingham, odegrał Ben Mendelsohn, któremu towarzyszy, między innymi, Paul Anderson.

Obraz wyreżyserował Otto Bathurst do scenariusza Bena Chandlera i Davida Jamesa Kelly'ego.

https://youtu.be/mo9iK7FAa3A