"Renfield"

Wiele razy mieliśmy okazję oglądać Draculę na ekranie. Może czas przyjrzeć mu się oczami wiernego (do czasu...) sługi? Okazji do tego dostarczy komediowy horror "Renfield", powstały - na motywach powieści Stokera - według pomysłu Roberta Kirkmana (który dotąd zajmował się innym rodzajem nieumarłych).

W roli tytułowej Nicholas Hoult (Hank "Beast" McCoy z filmów o X-Men), jako Dracula - Nicolas Cage'a. Reżyseria - Chris McKay (który do spółki z Kirkmanem zajął się również stroną produkcyjną).

Premiera (w USA) - 14 kwietnia 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=ICydLkeXq3w