Rocznica śmierci Jacka Vance'a

Fahrenheit Crew

Jack Vance przyszedł na świat 28 sierpnia 1916 w San Francisco.

Młodość Vance'a przypadła na czas Wielkiej kryzysu, który miał wpływ na sytuację materialną jego rodziny. Jako nastoletni chłopak musiał zatem przerwać naukę i podejmować się różnych prac zarobkowych. Później wrócił do nauki - studiował inżynierię górniczą, fizykę, dziennikarstwo oraz literaturę angielską. Mimo słabego wzroku (przez który nie mógł zaciągnąć się do wojska), został marynarzem.

Vance jako pisarz debiutował w 1945 roku opowiadaniem The World-Thinker. Na przełomie kolejnych dwóch dekad publikował krótkie utwory fantasy i science fiction oraz detektywistyczne w różnych magazynach i czasopismach. Popularność u czytelników oraz uznanie wśród krytyków zyskał na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Mimo utraty wzroku w roku 1980, dzięki specjalnemu oprogramowaniu, był w stanie dalej tworzyć. Ogólnie Vance w swoim dorobku miał niemal sto książek. W Polsce zostały przetłumaczone powieści z cyklu Umierająca Ziemia (The Dying Earth) oraz Lyonesse, a także kilka powieści, między innymi: Władcy smoków (The Dragon Masters), Ostatni zamek (The Last Castle), Pięć złotych obręczy (Five Gold Bands) czy Syn Drzewa (Son of the Tree).

Jack Vance zmarł 26 maja 2013 roku w wieku 96 lat.

Oficjalną stronę pisarz można znaleźć tutaj.