Rocznica urodzin Diany Rigg

MAT

Źródło: HBO; Bettmann Archive

Enid Diana Elizabeth Rigg, lepiej znana jako Diana Rigg - angielska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa - przyszła na świat 20 lipca 1938 roku.

Rigg urodziła się w Anglii, lecz dzieciństwo spędziła w Indiach, gdzie pracował jej ojciec, inżynier.

Na scenie debiutowała w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Potem pojawiła się w swoim pierwszym serialu telewizyjnym i filmie.

Rigg zyskała dużą popularność za sprawą występów w serialu Rewolwer i melonik (The Avengers). Pojawiła się także w serii filmów o Bondzie - W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (On Her Majesty's Secret Service). Z kolei dla młodszych widzów zostanie zapamiętana za postać Lady Olenne Tyrell w serialu Gra o Tron (Game of Thrones).

Ogólnie w swoim dorobku miała niemal pięćdziesiąt ról teatralnych, nieco więcej telewizyjnych oraz niemal dwadzieścia filmowych. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana.

Diana Rigg zmarła 10 września 2020 w wieku 82 lat.