Rocznica wystrzelenia pierwszej stacji kosmicznej

MAT

Pierwsza stacja kosmiczna, jaka znalazła się na orbicie okołoziemskiej, Salut 1 została wystrzelona przez Związek Radziecki 19 kwietnia 1971 roku z kosmodromu Bajkonur.

W swoich założeniach program Salut (w ramach którego powstał łącznie siedem stacji) łączył elementy naukowe z militarnymi.

O ile umieszczenie stacji zakończyło się powodzenie, o tyle tego samego nie można powiedzieć na temat misji załogowych, jakie miały prowadzić na niej badania. Pierwsze załoga (Władimir Szatałow, Aleksiej Jelisiejew, Nikołaj Rukawisznikow), podróżująca w ramach misji Sojuz 10 miała najpierw problemy z dokowanie, a później nie mogła dostać się na stację, by ostatecznie, w dość dramatycznych okolicznościach szczęśliwie powrócić na Ziemię. Z kolei druga załoga Salut 1 (Gieorgij Dobrowolski, Wiktor Pacajew, Władisław Wołkow) spędziła na stacji 22 dni, prowadząc zaplanowane badania i obserwacje, jednak zginęła tragicznie w czasie lądowania (kabina uległa rozhermetyzowaniu).

Konstruktorzy nie przewidywali możliwości sprowadzenia stacji na Ziemię.

Pół roku od wystrzelenia na orbitę, 11 października, Salut 1 spłonął w atmosferze ziemskiej.