Rutger Hauer nie żyje

MAT

Steve Double/Camera Press/Redux

Rutger Oelsen Hauer przyszedł na świat 23 stycznia 1944 roku.

Na scenie pojawił się po raz pierwszy mając zaledwie pięć lat, a debiut jako aktor zaliczył w wieku jedenastu lat. Bez wątpienia wpływ na wybór jego przyszłej kariery mieli rodzice, którzy byli aktorami i prowadzi zajęcia w szkole aktorskiej. Z drugiej strony, Hauer w wieku piętnastu lat przerwał naukę i zaciągnął się na statek. Dało mu to okazję do zwiedzenia świat i poznania różnych języków; okazało się, że w tym kierunku również miał  wyjątkowe zdolności.

Kiedy zdecydował się wrócić do domu, zaczął studiować w szkole aktorskiej i występować na scenie (z krótką przerwą na próbę zostania żołnierzem zawodowym).

Hauer debiutował w kinie i telewizji w końcu lat 70. XX wieku. Sukcesem krajowym okazała się główna rola w serialu Floris, który reżyserował Paul Verhoeven.

Widzowie na całym świecie zobaczyli Rutgera Hauera dwa lata później, w filmie sensacyjnym Nocny jastrząb (Nighthawks). Rolą bezwzględnego terrorysty przyćmił występ Sylvestera Stallone'a czy Billy Dee Williamsa.

Lata 80. XX wieku to szczyt międzynarodowej kariery Hauera - właściwie niemal wszystkie jego kolejne role zapisały się w historii kina popularnego. Wystarczy wymienić tylko filmy: Łowca androidów (Blade Runner), Weekend Ostermana (The Osterman Weekend), Zaklęta w sokoła (Ladyhawke), Autostopowicz (The Hitcher) czy Ślepa furia (Blind Fury).

Później niestety nie było tak dobrze, chociaż w XXI wieku pojawił się również w niewielkich drugoplanowych rolach w filmach: Batman: Początek (Batman Begins), Sin City: Miasto grzechu (Sin City) czy Valerian i miasto tysiąca planet (Valerian and the City of a Thousand Planets) .

W swoim dorobku miał ponad sto pięćdziesiąt ról filmowych i telewizyjnych.

Oficjalną stronę aktora można znaleźć tutaj.