Stanisław Lem nie żyje.

Fahrenheit Crew

W wieku 84 lat zmarł w poniedziałek w Krakowie Stanisław Lem, jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich pisarzy. Człowiek, który, jak mało kto, miał naprawdę coś do powiedzenia. Dla nas, którzy na jego książkach się wychowali, ta śmierć jest stratą kogoś bardzo bliskiego.