Światowa premiera „Terminator: Genisys”

MAT

Dzisiaj, 25 czerwca, na ekrany kin wchodzi nowy Terminator w reżyserii Alana Taylora, z Jasonem Clarkiem w roli Johna Connora, Emilią Clarke w roli Sarah Connor, Jai Courtney’em w roli Kyla Reese oraz Arnoldem Schwarzeneggerem, ponownie wcielającym się tytułową postać.

W nowym filmie widzowie mają okazję wrócić do początku serii. John Connor wysyła jednego ze swoich żołnierzy, Kyla Reese, w przeszłość, by ten ochronił matkę Connora przez morderczym terminatorem T-800. Jednak, wbrew przysłowiu, historia nie lubi się powtarzać i wszystko potoczy się inaczej, niż kiedyś, co być może pozwoli uratować ludzkość przed wojną z robotami.

Widzowie w Polsce na nowego Terminatora muszą zaczekać do 1 lipca.