"The Flash" - siódmy sezon

Q

Wszyscy, których zmartwiło - wywołane pandemią - nagłe zakończenie szóstego sezonu i opóźnienie dalszej produkcji superbohaterskiego serialu DC - "The Flash", czujcie się pocieszeni. Właśnie zapowiedziano sezon siódmy. Barry Allen powraca. W jakim stylu? Oceńcie sami...

https://www.youtube.com/watch?v=5xEWXMJ9y78