Tydzień temu zmarł Christopher Plummer

Q

5 lutego 2021 w wieku 91 lat zmarł Arthur Christopher Orme Plummer (szerzej znany jako Christopher Plummer) kanadyjski aktor, którego kariera zawodowa trwała sześć dekad, najstarszy zdobywca Oscara w kategorii aktorskiej i nominat w takiejże kategorii, odznaczony Orderem Kanady.

TCM przygotowało krótki klip honorujący jego karierę i pokazujący w jak różnorodne postacie potrafił się wcielać.

Plummer, jedna z legend w swoim fachu, zaliczył też całkiem sporo występów w filmach fantastycznych. W jego bogatym dorobku znalazły się takie tytuły jak "Nosferatu w Wenecji", "Star Trek VI: Nieodkryty kraj" (zagrał tam klingońskiego generała Changa, miłośnika dzieł Shakespeare'a), "Wilk", "12 małp", "Harrison Bergeron", "Dolores Claiborne" (ekranizacja prozy S. Kinga), "Dracula 2000", postapokaliptyczna animacja "9" czy "Parnassus" T. Gilliama.

https://youtu.be/I0fQsBmx1QM