Urodziny Haley'a Joela Osmenta

Fahrenheit Crew

Michael Buckner/Deadline/Shutterstock

Haley Joel Osment przyszedł na świat 10. kwietnia 1988 roku w Los Angeles.

Prawdopodobnie za sprawą ojca - również aktora teatralnego i telewizyjnego - Osment już jako kilkuletnie dziecko znalazł się na liście jednej z wielu lokalnych agencji talentów, dzięki której zaczął grać w reklamach.

W wieku sześciu lat rozpoczęła się jego kariera aktorska. Najpierw zagrał niewielką rolę w serialu Thunder Alley, a później w dramacie telewizyjnym Oszukane serce (Lies of the Heart: The Story of Laurie Kellogg). Jednak w tym samym roku najbardziej zwrócił na siebie uwagę krytyków i widzów, wcielając się w postać syna Forresta Gumpa. Dzięki temu zaczął dostawać kolejne role w serialach telewizyjnych (np. wystąpił w Murphy Brown) i coraz większe w kinie (Bogus, mój przyjaciel na niby).

Te doświadczenia doprowadziły Osmenta do filmu Szósty zmysł (The Sixth Sense), gdzie przyćmił Bruce'a Willisa i został wyróżniony nominacją do Nagrody Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy. Wtedy jeszcze kariera Osmenta nie zwalniała, co przełożyło się na kolejne dobrze przyjęte przez widzów filmy, takie jak Podaj dalej (Pay It Forward) czy A.I. Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence: AI).

Podobnie, jak w przypadku innych dziecięcych aktorów, wraz z wiekiem Osment (przynajmniej na razie) stał się jednym z wielu innych aktorów, występującym w komediach, dramatach i innego rodzaju obrazach.

Natomiast bez wątpienia na wyróżnienie zasługują jeszcze jego role głosowe w filmach animowanych (Dzwonnik z Notre Dame II, Księga dżungli 2), jak i przede wszystkim w serii gier Kingdom Hearts.