Urodziny Rachel Weisz

MAT

Rachel Hannah Weisz przyszła na świat 7 marca 1971 roku (lub 1970) w Londynie.

Weisz ze względu na swoją urodę już jako nastolatka zajęła się modelingiem. To wtedy otrzymała propozycję wystąpienia w filmie Król Dawid (King David); jednak ostatecznie nie pojawiła się w obrazie. Jednocześnie, zdobywała wyższe wykształcenie w zakresie literatury angielskiej oraz szlifowała swoje umiejętności aktorskie na scenach i kółkach studenckich.

Po studiach zaczęła grać w teatrze, a także występować w telewizji. Jej pierwszym filmem telewizyjnym był obraz Advocates II, a serialem Sprawy inspektora Morse'a (Inspector Morse). Pierwszą poważniejszą i rozbudowaną postać zagrała w filmie Reakcja łańcuchowa (Chain Reaction). Jednak prawdziwą popularność na całym świecie przyniosły jej filmy Mumia (The Mummy) oraz Mumia powraca (The Mummy Returns).

Jeśli chodzi o inne role Weisz w kinie fantastycznym, to należy wspomnieć: Constantine'a, Źródło (The Fountain), Eragona, Oza: Wielkiego i potężnego (Oz: The Great and Powerful) oraz Czarną Wdowę (Black Widow).

Dotychczas zagrała w ponad pięćdziesięciu filmach. Za rolę Tessa w filmie Wierny ogrodnik (The Constant Gardener) otrzymała Nagrodę Akademii Filmowej w kategorii: najlepsza aktorka drugoplanowa.