Urodziny Sophie Turner

Sophie Turner przyszła na świat 21 lutego 1996 w Northampton.

Jako kilkuletnie dziecko uczęszczała do Playbox Theatre Company, gdzie dzieci i nastolatkowie zdobywają wiedzę w zakresie gry aktorskiej, muzyki i śpiewu, pracy z głosem oraz dramatu.

Zawodową karierę Sophie Turner rozpoczęła od występów w serialu Gra o tron (Game of Thrones), gdzie odgrywała postać Sansy Stark. Popularność adaptacji cyklu Pieśń lodu i ognia (A Song of Ice and Fire)  George’a R.R. Martina, przyniosła jej rozpoznawalność na całym świecie.

Turner na dużym ekranie debiutowała w filmie z 2013 roku pt. Another Me. O ile dla miłośników kina science fiction znana jest z roli Jean Grey w filmach X-Men: Apocalypse oraz X-Men: Mroczna Phoenix (Dark Phoenix) czy komedii Zakochany geniusz (Time Freak), o tyle w swoim dotychczasowym dorobku ma także występy w serialach, dramatach oraz komediach.