Urodziny Warwicka Davisa

Fahrenheit Crew

Warwick Davis przyszedł na świat 3 lutego 1970 roku.

Ze względu na wrodzoną dysplazję kręgowo-nasadową, charakteryzuje się niskim wzrostem - ma 107 centymetrów.

Davis zadebiutował na ekranie jako jedenastolatek, w Gwiezdnych wojnach: część VI – Powrocie Jedi (Star Wars – Episode VI: Return of the Jedi). Po tym doświadczeniu zdecydowała, że chce zostać zawodowym aktorem.

Jeszcze dwukrotnie wracał do roli Ewoka (Ewoki: Bitwa o Endor, Przygoda wśród Ewoków), by później zagrać w Labiryncie (Labyrinth) i wreszcie otrzymać pierwszoplanową, tytułową rolę w obrazie Willow. W latach 90. XX wieku grał, między innyi, główną rolę w serii Karzeł (Leprechaun). Współcześnie pojawił się w nowej trylogii Gwiezdnych wojen, a także serii filmów o Harrym Potterze.

Oficjalną stronę aktora można znaleźć tutaj.