Wskazani odtwórcy „Dobrego Omenu”

MAT

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez producentów miniserialu Dobry Omen (Good Omens) w główne role wcielą się Michael Sheen oraz David Tennant. Pierwszy z aktorów przyjął rolę Azirafala (anioła i antykwariusza na pół etatu), a drugi - Crowley'a (anioła, który może nie upadł, lecz zsunął się odrobinę za nisko).

Sześcioodcinkowy miniserial, będący adaptacją powieści Neila Gaimana i Terry’ego Pratchetta, zostanie przygotowany przez Amazon. Premierowa emisja planowana jest aktualnie na 2019 rok.