XXII Międzynarodowy Turniej Rycerski w Łęczycy

MAT

Od soboty 9 lipca do niedzieli 10 lipca 2022 roku na Zamku Królewskim w Łęczycy będzie trwać XXII Międzynarodowy Turniej Rycerski.

Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy to impreza z ponad dwudziestoletnimi tradycjami (I Turniej odbył się w maju 1998 r.).

Przyjadą znamienici rycerze, członkowie najlepszych grup rekonstrukcji historycznej. Zaprezentują swój, najwyższej jakości kunszt, w turniejach bojowych, w zmaganiach łuczniczych i szermierczych oraz w pokazach z użyciem broni palnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.