Żegnaj, Generale

Fahrenheit Crew

Źródło zdjęcia: Facebook

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 6 lipca 2016 roku zmarł Andrzej "Generał" Sawicki, tłumacz około pięćdziesięciu pozycji literatury fantastycznej z angielskiego i rosyjskiego. Kociarz, niezrównany gawędziarz, gościnny gospodarz. Odpoczywaj, Generale. Będzie nam brakowało twojej inteligencji i ciętego poczucia humoru.

Dla Fahrenheita Generał napisał m.in. felietony:

Mój fantastyczny Wrocław

Podróż