Zmarł Dean Stockwell

MAT

Robert Dean Stockwell przyszedł na świat 5 marca 1936 roku.

Rodzice Stockwella byli artystami, zatem nie jest szczególnie zaskakujący fakt, że już jako kilkuletnie dziecko pojawił się na scenie. Jako dziesięciolatek wystąpił w jednej z głównych ról w filmie Podnieść kotwicę (Anchors Aweigh). Przez kolejne dekady regularnie pojawiał się na ekranie w mniejszych lub większych rolach. Jego kariera spowolniła w czasach ekspansji kultury hipisów, ale później, w latach 80. XX wieku, aktor powrócił na duży i mały ekran z przytupem.

Wtedy Stockwell zagrał, między innymi, w Diunie (Dune) czy Blue Velvet Davida Lyncha, a także serialu Zagubiony w czasie (Quantum Leap). W XXI wieku wystąpił w takich w serialach jak: Star Trek: Enterprise, Gwiezdne wrota (Stargate SG-1) czy Battlestar Galactica.

Dean Stockwell zmarł w wieku 85 lat.