Zmarł Ian Holm

Fahrenheit Crew

Zdj. Cambridge Jones

Ian Holm przyszedł na świat 12 września 1931 roku. Był absolwentem Royal Academy of Dramatic Art (1953) i szybko zdobył popularność jako aktor teatralny. Pod koniec lat 50. XX wieku zaczął występować w telewizji, a niedługo później pojawił się w pierwszych produkcjach kinowych. Holm popularność widzów zaczął zdobywać w lat 60., coraz częściej otrzymując pierwszoplanowe role.

Prawdziwy przełom w międzynarodowej karierze Holma przyszedł wraz z filmem Obcy – ósmy pasażer Nostromo (Alien).

Wystąpił później, między innymi w: Bandytach czasu (Time Bandits), Rydwanyach ognia (Chariots of Fire), Brazil, Szaleństwie Króla Jerzego (The Madness of King George), Frankensteinie, Piątym elemencie (The Fifth Element), eXistenZ, Z piekła rodem (From Hell), Władcy Pierścieni: Drużynie Pierścienia (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring), Władcy Pierścieni: Powrocie króla (The Lord of the Rings: The Return of the King), Pojutrze (The Day After Tomorrow), Hobbicie: Niezwykłej podróży (The Hobbit: An Unexpected Journey) oraz Hobbicie: Bitwie Pięciu Armii (The Hobbit: The Battle of the Five Armies).

Jak widać, sprawdził się zarówno w rolach dramatycznych, przygodowych, filmach grozy, jak i kinie fantastycznym. Ogólnie, Ian Holm w trakcie swojej kariery - trwającej przeszło pięćdziesiąt lat - wystąpił w ponad stu filmach.

Zmarł 19 czerwca 2020 roku w wieku 88 lat.