Zmarł John Glenn

Fahrenheit Crew

Photo via NASA

Urodzony 18 lipca 1921 roku w Cambridge (Ohio) John Glenn był amerykańskim astronautą i politykiem.

20 lutego 1962 roku, jako pierwszy pilot USA, w kapsule Friendship 7 wykonał lot orbitalny dookoła Ziemi (planetę okrążył trzykrotnie).

Z kolei 29 października 1998 roku Glenn stał się najstarszym człowiekiem, który wyruszył w lot kosmiczny. W chwili odbywania podróż na pokładzie wahadłowca Discovery miał 77 lat.

John Glenn wraz z Malcomem Carpenterem, Gordonem Coopera Jr., Virgilem Grissomem, Walterem Schirra Jr., Alanem Shepardem Jr. oraz Donaldem Slaytonem należał do grupy astronautów Programu Mercury - pierwszego amerykańskiego programu mającego wynieść człowieka na orbitę okołoziemską.

Zmarł w wieku 95 lat.