Zmarł John Updike

Fahrenheit Crew

27 stycznia zmarł w Massachusetts John Updike, autor ponad pięćdziesięciu książek m.in. znanych ze świetnej ekranizacji, Czarownic z Eastwick, laureat wielu nagród, w tym dwukrotnie Pulitzera.