Zmarł Kevin Conroy

MAT

Kevin Conroy przyszedł na świat 30 listopada 1955 w Westbury (wioska w stanie Nowy Jork).

Conroy ukończył prywatną szkołę aktorską Juilliard Drama School - jego współlokatorem był Robin Williams, a razem z nimi w grupie był Kelsey Grammer.

Po ukończeniu nauki w 1978 roku zaczął występować w teatrze. W tym samym roku zadebiutował telewizji, grając w filmie Jak zdobyć dziewczyny! (How to Pick Up Girls!). By mieć większe szanse na rozwój kariery filmowej Conroy przeniósł się w 1980 roku do Kalifornii. Pojawiał się w wielu serialach i operach mydlanych, między innymi: Inny świat (Another World), Kennedy, Jerzy Waszyngton (George Washington), Dynastia (Dynasty), Zdrówko (Cheers) czy Murphy Brown.

Conroy w 1992 roku otrzymał tytułową głosową rolę w serialu animowanym Batman (Batman: The Animated Series). Jak się okazało odtwarzanie postaci Bruce'a Wayne'a, nie tylko w tym serialu, lecz w wielu kolejnych produkcjach animowanych (serialach i filmach), a także grach (między innymi, Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City czy Batman: Arkham Knight) stało się jego największym osiągnięciem.

Kevin Conroy zmarł po długiej chorobie 10 listopada 2022 roku w wieku 66 lat.