Zmarł Kevin O’Neill

MAT

Kevin O’Neill przyszedł na świat 22 sierpnia 1953 roku.

O’Neill komiksy tworzył już jako nastolatek. Pracę w przemyśle komiksowym zaczął już w w wieku 16 lat - był pomocnikiem biurowym zatrudnionym w czasopiśmie Buster. W 1975 roku stworzył własny fanzin Just Imagine: The Journal of Film and Television Special Effects. Rok później zaczął kolorować ilustracje w magazynach Monster Fun oraz Whizzer and Chips. W końcu związał się z nowopowstałym tygodnikiem komiksowym 2000 AD.

To właśnie na jego łamach O'Neill współtworzył razem z Patem Millsem Nemesis the Warlock oraz Marshal Law.

W latach 80. XX wieku zaczął tworzyć komiksy i ilustracje dla DC. Wtedy O'Neill poznał Alana Moore'a, do scenariuszy którego narysował Tales of the Green Lantern Corps Annual. Dekadę później scenarzysta i rysownik stworzyli autorską serię Liga Niezwykłych Dżentelmenów (The League of Extraordinary Gentlemen), dzięki której O'Neill zyskał międzynarodową popularność.

Kevin O’Neill zmarł w wieku 69 lat.