Zmarł Roger Moore

MAT

Dzisiaj, 23 maja, w wieku 89 lat, zmarł sir Roger Moore, brytyjski aktor filmowy.

Karierę rozpoczynał grając w serialach brytyjskich i amerykańskich. Drogę do międzynarodowej popularności otworzyła mu główna rola Simona Templara w serialu Święty (The Saint). Po zakończeniu jego emisji grał jedną z głównych ról w innym popularnym serialu Partnerzy (The Persuaders!).

Roger Moore wcielił się w postać Jamesa Bonda w filmach Człowiek ze złotym pistoletem (The Man with the Golden Gun), Szpieg, który mnie kochał (The Spy Who Loved Me), Moonraker, Tylko dla twoich oczu (For Your Eyes Only), Ośmiorniczka (Octopussy) oraz Zabójczy widok (A View to a Kill).