Zmarł Sean Connery

MAT

Sir Thomas Sean Connery przyszedł na świat 25 sierpnia 1930 roku w Edynburgu.

Connery za sprawą modelingu i kulturystyki został aktorem, występując najpierw w niewielkich rolach teatralnych,  a później coraz częściej pojawiając się w produkcjach telewizyjnych i filmowych. Przełomowy dla światowej kariery Seana Connery’ego okazał się film Doktor No (Dr. No), w którym po raz pierwszy wcielił się w postać agenta Jej Królewskiej Mości Jamesa Bonda (ostatecznie Connery pojawił się jeszcze w pięciu oficjalnych i jednym niekanonicznym filmie z serii).

O ile wydaje się, że domeną Connery’ego było kino przygodowe, o tyle bez większych problemów odnalazł się również w dramatach; pojawiał się również w filmach fantasy. Za rolę w filmie Nietykalni (The Untouchables) otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Sean Connery z czynnego aktorstwa zrezygnował w 2003 roku. Ostatnim filmem, w jakim wystąpił była Liga niezwykłych dżentelmenów (The League of Extraordinary Gentlemen).

Więcej informacji o aktorze można znaleźć tutaj.