Zmarł William Hurt

MAT

William McChord Hurt przyszedł na świat 20 marca 1950 roku.

Hurt interesował się aktorstwem już w szkole średniej - brał nie tylko udział w wielu przedstawieniach szkolnych, lecz również współkierował kółkiem dramatycznym. Mimo to, zanim zdecydował się na naukę aktorstwa, najpierw podjął studia teologiczne.

Na scenie teatralnej Hurt zaczął pojawiać się w drugiej połowie lat 70. XX wieku, szybko zyskując uznanie krytyków i publiczności. Po niespełna kilku latach zrezygnował z teatru na rzecz kina i telewizji. Na dużym ekranie debiutował w 1980 roku główną rolą w filmie science fiction Odmienne stany świadomości (Altered States). Od tego momentu regularnie występował w różnych produkcjach - zarówno w filmach obyczajowych (np. Dzieci gorszego boga, Przypadkowy turysta), dramatach (np. Park Gorkiego, Droga do Białego Domu), komediach (Dwóch ojców, Szczęściarz), jak i filmach sensacyjnych (Czwarte piętro, Syriana). Za rolę w filmie Pocałunek kobiety pająka (Kiss of the Spider Woman) otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

William Hurt grał również w wielu filmach fantastycznych. Poza wspomnianym debiutem były to, na przykład: Zagubieni w kosmosie (Lost in Space), Mroczne miasto (Dark City), A.I. Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence: AI), Incredible Hulk (The Incredible Hulk) czy Intruz (The Host). Wystąpił również w fantastycznych serialach, takich jak: Diuna (Frank Herbert's Dune), Frankenstein czy Beowulf (Beowulf: Return to the Shieldlands).

Hurt zmarł w wieku 71 lat.