Zmarła Anne Rice

Howard Allen Frances O'Brien (bo tak naprawdę nazywała się Anne Rice) przyszła na świat 4 października 1941 roku.

Rice wychowała się w Nowym Orleanie. Studiowała literaturę angielską, kreatywne pisanie, a także politologię w San Francisco. Zawodowo zajmowała się najpierw pracą biurową w firmie ubezpieczeniowej, a następnie w wydawnictwie prawniczym.

Rice o pisaniu myślała już jako nastolatka. Regularnie, choć tylko siebie, zaczęła pisać w latach 60. XX wieku, pracując przede wszystkim nad swoim warsztatem. Impulsem do całkowitego poświęcenia się pisarstwu była przedwczesna śmierć jej pierwszego dziecka. Efektem tego wysiłku był Wywiad z wampirem (Interview with the Vampire), który zapoczątkował Kroniki wampirów (The Vampire Chronicles).

W trakcie swojej karier literackie opublikowała niemal czterdzieści powieści, niektóre wydane pod pseudonimami, a jedną wspólnie z synem Christopher; również popularnym autorem.

Anne Rice zmarła 11 grudnia 2021 r. w wieku 80 lat.

Stronę poświęconą pisarce można znaleźć tutaj.