Zwiastun siódmego sezonu "Gry o Tron"

MAT

Stacja HBO zaprezentowała pierwszy zwiastun przedostatniego sezonu Gry o Tron (Game of Thrones) - można zobaczyć go tutaj.

Premiera siedmioodcinkowego sezonu została zaplanowana na 16 lipca 2017 roku.